Oplus

Logiciel médical

Nous répondons à toutes vos questions concernant le logiciel Oplus.
Nous pouvons vous aider pour l'installation du logiciel, l'utilisation du logiciel, les remplacements d'ordinateurs, les connexions d'appareils...

Hotline

L'assistance téléphonique est accessible du lundi au vendredi

  • de 8h30 à 12h30
  • et de 14h00 à 18h00

en appelant au 02 97 40 44 77

Service commercial et relations client

02 97 40 44 77

Coordonnées

Adresse:
ALOR
Atlanparc bat. M
Rue Camille Claudel
56890 PLESCOP

Téléphone : 02 97 40 44 77
Email : alor.contact@gmail.com